INSERT INTO `sys_menu`(`MENU_ID`, `CODE`, `PCODE`, `PCODES`, `NAME`, `ICON`, `URL`, `SORT`, `LEVELS`, `MENU_FLAG`, `DESCRIPTION`, `STATUS`, `NEW_PAGE_FLAG`, `OPEN_FLAG`, `SYSTEM_TYPE`, `CREATE_TIME`, `UPDATE_TIME`, `CREATE_USER`, `UPDATE_USER`) VALUES (1734097692785868801, 'GREASE_MANAGE', '0', '[0],', '油脂管理', 'fa-star', '/greaseManage', 999, 1, 'Y', '', 'ENABLE', '', '', 'BASE_SYSTEM', '2023-12-11 14:28:02', '2023-12-11 14:28:02', 1, 1);
INSERT INTO `sys_menu`(`MENU_ID`, `CODE`, `PCODE`, `PCODES`, `NAME`, `ICON`, `URL`, `SORT`, `LEVELS`, `MENU_FLAG`, `DESCRIPTION`, `STATUS`, `NEW_PAGE_FLAG`, `OPEN_FLAG`, `SYSTEM_TYPE`, `CREATE_TIME`, `UPDATE_TIME`, `CREATE_USER`, `UPDATE_USER`) VALUES (1734097692785868802, 'GREASE_MANAGE_ADD', 'GREASE_MANAGE', '[0],[GREASE_MANAGE],', '油脂管理添加', 'fa-star', '', 999, 2, 'N', '', 'ENABLE', '', '', 'BASE_SYSTEM', '2023-12-11 14:28:02', '2023-12-11 14:28:02', 1, 1);
INSERT INTO `sys_menu`(`MENU_ID`, `CODE`, `PCODE`, `PCODES`, `NAME`, `ICON`, `URL`, `SORT`, `LEVELS`, `MENU_FLAG`, `DESCRIPTION`, `STATUS`, `NEW_PAGE_FLAG`, `OPEN_FLAG`, `SYSTEM_TYPE`, `CREATE_TIME`, `UPDATE_TIME`, `CREATE_USER`, `UPDATE_USER`) VALUES (1734097692785868803, 'GREASE_MANAGE_EDIT', 'GREASE_MANAGE', '[0],[GREASE_MANAGE],', '油脂管理修改', 'fa-star', '', 999, 2, 'N', '', 'ENABLE', '', '', 'BASE_SYSTEM', '2023-12-11 14:28:02', '2023-12-11 14:28:02', 1, 1);
INSERT INTO `sys_menu`(`MENU_ID`, `CODE`, `PCODE`, `PCODES`, `NAME`, `ICON`, `URL`, `SORT`, `LEVELS`, `MENU_FLAG`, `DESCRIPTION`, `STATUS`, `NEW_PAGE_FLAG`, `OPEN_FLAG`, `SYSTEM_TYPE`, `CREATE_TIME`, `UPDATE_TIME`, `CREATE_USER`, `UPDATE_USER`) VALUES (1734097692785868804, 'GREASE_MANAGE_DELETE', 'GREASE_MANAGE', '[0],[GREASE_MANAGE],', '油脂管理删除', 'fa-star', '', 999, 2, 'N', '', 'ENABLE', '', '', 'BASE_SYSTEM', '2023-12-11 14:28:02', '2023-12-11 14:28:02', 1, 1);
