INSERT INTO `sys_menu`(`MENU_ID`, `CODE`, `PCODE`, `PCODES`, `NAME`, `ICON`, `URL`, `SORT`, `LEVELS`, `MENU_FLAG`, `DESCRIPTION`, `STATUS`, `NEW_PAGE_FLAG`, `OPEN_FLAG`, `SYSTEM_TYPE`, `CREATE_TIME`, `UPDATE_TIME`, `CREATE_USER`, `UPDATE_USER`) VALUES (1627540111427358721, 'EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN', '0', '[0],', '保养计划', 'fa-star', '/equipmentMaintainPlan', 999, 1, 'Y', '', 'ENABLE', '', '', 'BASE_SYSTEM', '2023-02-20 13:26:15', '2023-02-20 13:26:15', 1, 1);
INSERT INTO `sys_menu`(`MENU_ID`, `CODE`, `PCODE`, `PCODES`, `NAME`, `ICON`, `URL`, `SORT`, `LEVELS`, `MENU_FLAG`, `DESCRIPTION`, `STATUS`, `NEW_PAGE_FLAG`, `OPEN_FLAG`, `SYSTEM_TYPE`, `CREATE_TIME`, `UPDATE_TIME`, `CREATE_USER`, `UPDATE_USER`) VALUES (1627540111427358722, 'EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN_ADD', 'EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN', '[0],[EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN],', '保养计划添加', 'fa-star', '', 999, 2, 'N', '', 'ENABLE', '', '', 'BASE_SYSTEM', '2023-02-20 13:26:15', '2023-02-20 13:26:15', 1, 1);
INSERT INTO `sys_menu`(`MENU_ID`, `CODE`, `PCODE`, `PCODES`, `NAME`, `ICON`, `URL`, `SORT`, `LEVELS`, `MENU_FLAG`, `DESCRIPTION`, `STATUS`, `NEW_PAGE_FLAG`, `OPEN_FLAG`, `SYSTEM_TYPE`, `CREATE_TIME`, `UPDATE_TIME`, `CREATE_USER`, `UPDATE_USER`) VALUES (1627540111427358723, 'EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN_EDIT', 'EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN', '[0],[EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN],', '保养计划修改', 'fa-star', '', 999, 2, 'N', '', 'ENABLE', '', '', 'BASE_SYSTEM', '2023-02-20 13:26:15', '2023-02-20 13:26:15', 1, 1);
INSERT INTO `sys_menu`(`MENU_ID`, `CODE`, `PCODE`, `PCODES`, `NAME`, `ICON`, `URL`, `SORT`, `LEVELS`, `MENU_FLAG`, `DESCRIPTION`, `STATUS`, `NEW_PAGE_FLAG`, `OPEN_FLAG`, `SYSTEM_TYPE`, `CREATE_TIME`, `UPDATE_TIME`, `CREATE_USER`, `UPDATE_USER`) VALUES (1627540111427358724, 'EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN_DELETE', 'EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN', '[0],[EQUIPMENT_MAINTAIN_PLAN],', '保养计划删除', 'fa-star', '', 999, 2, 'N', '', 'ENABLE', '', '', 'BASE_SYSTEM', '2023-02-20 13:26:15', '2023-02-20 13:26:15', 1, 1);
